国家正规网投平台

首页

国家正规网投平台:我院风景园林专业顺利通过专业认证预评估

 林国家正规网投平台  2023-07-28 浏览量

7月25日,我院风景园林专业认证预评估专家评审会在林国家正规网投平台308会议室召开,副校长吴东立出席会议并致辞。吴校长向与会专家介绍了澳门皇家直营专业认证工作的总体思路及进展,同时充分肯定了我院在专业认证预评估及专业建设所做的工作。专家评审组长由东北林业大学淼教授担任,专家组成员为北华大学王洪俊教授、吉林农业大学孙晓刚教授、大连工业大学黄磊昌教授、沈阳农业大学辛广教授。

专家组在提前审阅评估材料的基础上,现场听取了专业负责人汇报,从培养方案、课程设置、师资队伍建设等方面,提出了评审意见和改进建议。专家组认为,风景园林专业办学具有鲜明特色,人才培养目标清晰、定位准确,质量监控保障机制健全,有力地支撑了专业的建设和发展,专家组一致同意通过预评估。

听取专家组反馈意见后,王玉成院长作表态发言。王院长代表国家正规网投平台感谢专家组,表示诚恳接受专家组提出的建议,将认真梳理和落实专家组反馈意见,继续扎实推进专业建设工作,不断提升本科人才培养质量。

教务处刘文合处长、张布副处长,林国家正规网投平台领导班子、专业负责人、系主任、教研室主任及教师代表参加了预评估会。


撰文/高慧淋

审核/王玉成


 

相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 澳门皇家直营首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • tt手游平台处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

沈阳农业大学林国家正规网投平台   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

国家正规网投平台网投十大信誉排名